\subsection*{Choix des rôles (interface générique)}
\label{subsection:chooseRole}

\index{role@rôle}

\par
\normalsize
Cette interface générique (figure~\ref{fig:chooseRoleDlg}) est utilisée par toutes les méthodes de calcul de distance,
ainsi qu'un certain nombre d'autres méthodes (qui l'utilisent comme telle ou sous une forme équivalente). Elle permet
à l'utilisateur d'attribuer interactivement un rôle spécifique à deux entités qui ont été sélectionnées en même temps.
\emph{CloudCompare} force la coloration des entités en fonction du rôle qui leur a été affecté. 
Dans le cas des distances par exemple, le nuage de référence est représenté en jaune et le nuage à comparer 
(celui qui portera le champ scalaire après calcul), en rouge. 
Un bouton \emph{swap} permet d'intervertir le rôle (et donc la coloration) des deux entités.

\begin{figure}[!h]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{Partie3_Fonctions/chooseRoleDlg.jpg}
\caption{\label{fig:chooseRoleDlg}Interface standard de choix des rôles des entités}
\end{center}
\end{figure}
