\subsection{Display > Full Screen}
\label{subsection:fullscreen}

\index{plein écran}
\par
Cette fonction permet d'afficher la fenêtre principale de \emph{CloudCompare} en plein écran. Dans
ce mode, la totalité de l'écran est occupé par l'application. La barre de titre de \emph{CloudCompare}
ainsi que la barre de tache de Windows ne sont plus accessibles, ce qui améliore le confort visuel
mais empêche les manipulations habituelles sur les fenêtres (déplacement, réduction, changement
de fenêtre active, ...).
\par
Pour repasser en affichage normal, il suffit de cliquer une nouvelle fois sur la commande \emph{Full screen},
ou d'utiliser la touche de raccourci associée (F11).\\
\par
Note : il est tout de même possible de changer de fenêtre active, même en affichage plein écran,
en maintenant la touche ALT enfoncée, puis en pressant la touche TAB de manière à faire défiler le sélecteur
(cf. figure \ref{fig:altTab}) jusqu'à l'application souhaitée. Lorsque la touche ALT est relachée, Windows active
la fenêtre de l'application ainsi sélectionnée. Cette commande est utilisable pour toute application.\\

\begin{figure}[!htb]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{Partie3_Fonctions/altTab.png}
\caption{\label{fig:altTab}Sélecteur d'application sous Windows}
\end{center}
\end{figure}

\par
\textcolor[rgb]{1.00,0.00,0.00}{Raccourci clavier : F11}
