\subsection{Display > Toggle Centered Perspective}
\label{subsection:centeredPerspective}

\par
Dans le processus d'affichage, la projection\index{projection!pour visualisation} définit la manière dont les
objets 3D sont dessinés à l'écran de visualisation 2D.
L'affichage de \emph{CloudCompare} propose deux types de projections :
\begin{itemize}
\item parallèle orthographique : les points sont projetés orthogonalement sur le plan image.
Le champ de vision correspond à un cylindre.
\item perspective\index{perspective|see{projection pour visualisation}} : les points sont projetés vers un unique point n'appartenant
pas au plan image. Le champ de vision correspond à un cône.
\end{itemize}
Le plan image peut être assimilé à l'écran de visualisation.
\\
\par
Dans \emph{CloudCompare}, la commande \emph{Toggle Centered Perspective} permet de basculer entre
l'affichage par projection orthographique, qui est le mode d'affichage par défaut, et
l'affichage par projection perspective.
Lorsque cette commande est activée, le centre de rotation du point de vue est automatiquement
placé sur le centre de la scène observée. Lors des phases interactives (mouvement de souris
dans un contexte graphique - cf. section \ref{subsection:Interactivité}), la caméra tournera donc
autour des objets de la scène.
\\
\par
Si elle est sollicitée une seconde fois, cette commande rétablit l'affichage suivant une projection orthographique.\\
\par
\textcolor[rgb]{1.00,0.00,0.00}{Raccourci clavier : F3}
