\subsection{Octree > Resample}
\label{subsection:resampleWithOctree}

\begin{figure}[!htb]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.25\textwidth]{Partie3_Fonctions/resampleWithOctreeDlg.png}
\caption{\label{fig:resampleWithOctreeDlg}Interface pour ré-échantillonnage par Octree}
\end{center}
\end{figure}

\index{echantillonner@échantillonner!re-echantillonner@ré-échantillonner}
Fonction de ré-échantillonnage (grossier) d'un nuage. L'utilisateur spécifie un nombre approximatif de points (via
l'interface~\ref{fig:resampleWithOctreeDlg}), et \emph{CloudCompare} détermine alors le niveau d'octree ayant un
nombre de cellules le plus proche de cette valeur. Le nuage ré-échantillonné est alors formé en remplaçant chaque
cellule par un point \emph{représentatif} (actuellement, le centre de gravité des points présents à l'intérieur de
la cellule).\\
\par
Remarque : cette méthode est différente de la méthode \emph{Subsample} (Cf. section~\ref{subsection:subsample})
car elle crée de nouveaux points 3D à des positions différentes de celles des points d'origine, contrairement à la méthode \emph{Subsample} qui ne fait que sélectionner des points existants dans le nuage d'origine.
