EXPORTS
	gbs_init
	gbs_set_nextsubsong_cb
	gbs_step
	gbs_printinfo
	gbs_close
	gbs_open
	gbs_write
	gbhw_ch
	gbhw_setcallback
	gbhw_setbuffer
	gbhw_setrate
	gbhw_pause
	cfg_endian
	cfg_string
	cfg_long
	cfg_parse
	get_userconfig
